pt-br	Plugin de Exportação/Registro mEDRA

pt-br	Exporta metadados de edições, artigos e composições finais no formato Onix para DOI (O4DOI) e registra DOIs na agência de registro mEDRA.

pt-br	Caso deseje registrar DOIs no mEDRA, siga as instruções na <a href="http://www.medra.org/en/guide.htm" target="_blank">página do mEDRA</a> para receber seu login e senha. Mesmo que não possua dados próprios de login e senha, ainda assim será possível exportar os dados para o formato mEDRA XML (Onix para DOI), porém não poderá registrar seus DOIs no mEDRA por meio do OJS. Note que a senha será salva como texto puro, isto é, não encriptada, devido aos requisitos do serviço de registro mEDRA.

pt-br	Configure o plugin de exportação mEDRA:

pt-br	Login

pt-br	Informe seu login mEDRA. O login não pode conter dois pontos (:).

pt-br	Instituição registerada no mEDRA

pt-br	Informe o nome da instituição registrada no mEDRA.

pt-br	Quem o mEDRA contactará em caso de dúvidas técnicas:

pt-br	Instituição

pt-br	Informe o nome do técnico responsável pela exportação DOI (instituição de hospedagem, por exemplo).

pt-br	Contato técnico

pt-br	Informe o nome do técnico responsável.

pt-br	E-mail

pt-br	Informe um endereço de e-mail válido.

pt-br	Escolha o país a ser informado como 'país de publicação' para o mEDRA.

pt-br	Escolha se deseja exportar edições como <a href="http://www.medra.org/en/metadata_td.htm" target="_blank">'trabalhos' ou 'manifestações'</a>.

pt-br	trabalho

pt-br	manifestação

pt-br	NB: DOIs designados a artigos serão exportados para o mEDRA como <a href="http://www.medra.org/en/metadata_td.htm" target="_blank">'trabalhos'</a>. DOIs designados a composições publicadas serão exportadas como <a href="http://www.medra.org/en/metadata_td.htm" target="_blank">'manifestações'</a>.

pt-br	Uso: {$scriptName} {$pluginName} export [xmlFileName] [journal_path] {issues|articles|galleys} objectId1 [objectId2] ... {$scriptName} {$pluginName} register [journal_path] {issues|articles|galleys} objectId1 [objectId2] ...

pt-br	Exportar edições como

pt-br	OJS depositará DOIs automaticamente no mEDRA. Por favor note que isso pode levar um tempo depois da publicação. Você pode verificar os DOIs não registrados.

pt-br	Tarefa de registro automático do mEDRA

pt-br	Use a API de teste mEDRA (ambiente de teste) para o registro do DOI. Por favor, não esqueça de remover esta opção para a produção.