pt-br	Nome da Configuração
sn-br	M519x515S11520482x485S26506504x500 M525x522S14c18475x481S1f540492x498S26900509x485S20e00497x479

pt-br	Criar fonte de autenticação

pt-br	Nenhuma fonte de autenticação definida.

pt-br	Fontes de Autenticação

pt-br	Limpar Caches de dados

pt-br	Limpar Caches de template

pt-br	O documento de configuração foi atualizado com sucesso. Caso as alterações incorram em erros no sistema será necessário atualizar manualmente o arquivo <tt>config.inc.php</tt>.

pt-br	Deseja realmente limpar o Cache das templates compiladas?

pt-br	Deseja realmente expirar todas as sessões de todos os usuários? Todos os usuário conectados serão forçados a acessar novamente o sistema (incluindo o usuário atual).

pt-br	Conteúdo do arquivo de configuração

pt-br	Tem certeza que deseja apagar permanentemente a {$contextName} e todo seu conteudo?

pt-br	Versão Atual

pt-br	Data de instalação

pt-br	As configurações atuais são exibidas abaixo. Para alterar as configurações é necessário editar o arquivo <tt>config.inc.php</tt> manualmente em um editor de texto, substituindo-o com o conteúdo do campo a seguir.

pt-br	Exibir Configuração Atual

pt-br	Baixar idioma

pt-br	Baixar idiomas

pt-br	Não foi possível abrir a descição de idioma do site PKP.

pt-br	Não foi possível adicionar o novo idioma ao registro de idiomas, normalmente localizado em "registry/locales.xml".

pt-br	Este idioma é o padrão do site. Você não pode desativá-lo até que escolha outro idioma padrão.

pt-br	Deseja realmente recarregar este idioma? A execução irá apagar qualquer informação de idioma específico como customização de e-mails.

pt-br	Idiomas Instalados

pt-br	Administrar idiomas

pt-br	Idiomas disponíveis

pt-br	Instalar Idioma

pt-br	Instalar

pt-br	Instalar Novos Idiomas

pt-br	Configurações de Idioma

pt-br	Nenhum idioma adicional disponível para instalação.

pt-br	Recarregar idioma

pt-br	Desinstalar idioma

pt-br	Informações do PHP

pt-br	Tarefa Agendada

pt-br	Iniciada tarefa agendada.

pt-br	Tarefa agendada parou.

pt-br	Tarefa não produziu log.

pt-br	Sua instalação {$softwareName} executou automaticamente e finalizou esta tarefa. Você pode baixar o arquivo de registros (logs) aqui: {$url}

pt-br	Você tem certeza de que deseja excluir todos os registros de execução de tarefas agendadas?

pt-br	Limpar Registros (logs) de Tarefas Agendadas

pt-br	Lembrete de avaliador

pt-br	Lembrete de expiração de assinatura

pt-br	Versão do Apache

pt-br	Driver da base de dados

pt-br	Versão do servidor de base de dados

pt-br	Informações do servidor

pt-br	Versão do PHP

pt-br	Sistema Operacional

pt-br	Configurações

pt-br	Descrição sobre o Portal

pt-br	E-mail do Contato Principal

pt-br	Nome do contato principal

pt-br	Sua instalação está configurada para gravar mais de uma métrica de uso. Estatísticas de uso serão mostradas de diferentes modos. Existem casos onde uma única estatística de uso deve ser usada, por exemplo: para mostrar uma lista ordenada das submissões mais usadas ou para rankear resultados de busca. Por favor selecione uma das métricas configuradas como padrão.

pt-br	Introdução

pt-br	Tamanho mínimo de senha

pt-br	caracteres

pt-br	Idioma do Portal

pt-br	Formato de folha de estilo inválido. Formato aceitável é .css. Verifique as configuração de mime_type, permissões e dono de pasta.

pt-br	Folha de Estilos do Portal (CSS)

pt-br	Tema do Portal

pt-br	Título do Portal

pt-br	Administração do Portal

pt-br	Configurações do Portal

pt-br	Configuração do Portal

pt-br	O documento de configuração <tt>config.inc.php</tt> não existe, não possui permissão de leitura ou está corrompido.

pt-br	Construção

pt-br	Buscar atualizações

pt-br	Baixar

pt-br	Baixar atualização (Patch)

pt-br	Histórico de versões

pt-br	Última versão

pt-br	Maior

pt-br	Menor

pt-br	Detalhar

pt-br	Revisão

pt-br	Uma versão atualizada está disponível

pt-br	O sistema está atualizado

pt-br	Versão

pt-br	O caminho base {$path} deve estar dentro do diretório de arquivos públicos.

pt-br	O diretório {$path} não é um diretório ou não é acessível.

pt-br	O arquivo {$filename} não pôde ser movido de {$currentFilePath} para {$destinationPath}

pt-br	O arquivo {$filename} foi processado e arquivado.

pt-br	Carregador de arquivo

pt-br	Copia o(s) arquivo(s) de log do apache repassado(s), filtrando as entradas relacionadas a este portal, para o diretório de arquivos atual, dentro do diretório stage do UsageStatsPlugin. Deve ser executado por um usuário com permissão para ler os logs do apache. Esta ferramenta irá apenas copiar os arquivos que já não estão dentro dos diretórios do usageStats (stage, processing, archive, reject). Uso: {$scriptName} caminho/para/arquivo/de/log/doapache.log Uso (processando todos os arquivos dentro de um diretório): {$scriptName} caminho/para/diretório/doapache

pt-br	Erro: não foi possível criar a pasta temporária {$tmpDir}

pt-br	Erro: Arquivo {$filePath} não existe ou não pode ser acessado.

pt-br	Erro: não foi possível copiar o arquivo {$filePath} para {$tmpFilePath}

pt-br	Erro: não foi possível apagar o arquivo {$tmpFilePath}

pt-br	Aviso: o arquivo {$filePath} já existe dentro do diretório de estatísticas de uso.

pt-br	Sucesso: {$filePath} para {$destinationPath}

pt-br	"{$utilPath}" retornou o seguinte erro após executado: {$output}

pt-br	Erro: não foi possível executar "{$utilPath}". Cheque a configuração de {$utilVar} em config.inc.php.

pt-br	Logotipo do Site

pt-br	Sem idiomas disponíveis para download.

pt-br	Publicar submissões agendadas para esta publicação

pt-br	Tem certeza de que gostaria de alterar o idioma principal? Nomes de usuários, que são exigidos no idioma principal do site, serão copiados do idioma principal quando ausentes.