pt-br	Plugin Acron
en-us	Acron Plugin

pt-br	Este plugin tem a intenção de reduzir a dependência do OMP em ferramentas de agendamento periódico, tais como a 'cron.'
en-us	This plugin attempts to reduce the dependence of the application on periodic scheduling tools such as 'cron.'

pt-br	Recarregar Tarefas Agendadas
en-us	Reload Scheduled Tasks

pt-br	O Plugin Acron foi desabilitado.
en-us	The Acron Plugin has been disabled.

pt-br	O Plugin Acron foi habilitado.
en-us	The Acron Plugin has been enabled.

pt-br	Guia do Cron recarregada com sucesso.
en-us	Cron tab successfully reloaded.

pt-br	Tarefas Agendadas foram recarregadas.
en-us	Scheduled Tasks were reloaded.