pt-br	Plugin Acron

pt-br	Este plugin tem a intenção de reduzir a dependência do OMP em ferramentas de agendamento periódico, tais como a 'cron.'

pt-br	Recarregar Tarefas Agendadas

pt-br	O Plugin Acron foi desabilitado.

pt-br	O Plugin Acron foi habilitado.

pt-br	Guia do Cron recarregada com sucesso.

pt-br	Tarefas Agendadas foram recarregadas.