pt-br	Idiomas adicionais

pt-br	Conta do administrador

pt-br	Este usuário será o Administrador do Portal e terá acesso completo ao sistema. Contas adicionais podem ser criadas após a instalação.

pt-br	<span class="pkp_form_error formError">NÃO</span>

pt-br	Sim

pt-br	Conjunto de caracteres do Cliente

pt-br	A codificação utilizada para dados enviados e recebidos pelos navegadores.

pt-br	O documento de configuração <tt>config.inc.php</tt> não existe ou não possui permissão de leitura.

pt-br	Conjunto de caracteres da conexão

pt-br	Conteúdo para o arquivo de configuração

pt-br	Criar nova base de dados

pt-br	Para utilizar esta opção, o servidor de bases de dados deve permitir criação de bases remotamente e o nome de usuário e senha devem possuir as permissões necessárias para criação de bases e tabelas. Caso ocorra um erro durante a instalação, crie manualmente a base de dados no servidor e execute novamente o instalador desabilitando esta opção.

pt-br	Driver da base de dados

pt-br	<strong>Drivers de bases de dados relacionados entre chaves ([]) não tiveram suas extensões PHP reconhecidas pelo sistema, e portanto não devem funcionar.</strong><br />Os drivers não suportados, listados acima, são exibidos apenas em caráter acadêmico e experimental, não devendo funcionar por padrão. Somente poderão ser utilizados pelo sistema os drivers que tiverem suas extensões PHP prévia e corretamente instaladas no servidor.

pt-br	Servidor

pt-br	Deixe o nome do servidor em branco para conectar através de socket de domínio em vez de TCP/IP. Não é necessário para o MySQL, que automaticamente utiliza sockets caso "localhost" seja digitado, porém é obrigatório para outras bases como o PostgreSQL.

pt-br	Nome da base de dados

pt-br	Senha para acesso à base de dados

pt-br	Configurações de bases de dados

pt-br	Usuário da base de dados

pt-br	Diretório para envio de arquivos

pt-br	Configurações de arquivos

pt-br	O conjunto de caracteres do cliente deve ser definido.

pt-br	O driver de base de dados é obrigatório.

pt-br	O nome da base de dados é obrigatório.

pt-br	Um endereço de e-mail válido é obrigatório.

pt-br	O diretório para envio de arquivos é obrigatório.

pt-br	Um idioma deve ser definido.

pt-br	Senha obrigatória.

pt-br	As senhas informadas não combinam.

pt-br	Separe valores múltiplos com vírgulas

pt-br	O login pode conter apenas caracteres alfanuméricos, sublinhados "_" e hífens "-", devendo começar e terminar por um caractere alfanumérico.

pt-br	Login obrigatório.

pt-br	<br/><strong>AVISO: A versão do PHP utilizada não está em conformidade com os requisitos mínimos para instalação do sistema. Recomenda-se usar a versão mais recente do PHP.</strong>

pt-br	Ocorreram erros durante a instalação

pt-br	Comandos SQL para instalação

pt-br	O documento de instalação <tt>dbscripts/xml/install.xml</tt> não existe ou não possui permissão de leitura.

pt-br	O diretório informado não existe ou não possui permissão de escrita.

pt-br	Erro na execução do documento de instalação do banco de dados <tt>{$file}</tt>.

pt-br	Erro ao tentar analisar o arquvo de e-mail padrão <tt>{$file}</tt>.

pt-br	Erro ao processar o arquivo de configuração de filtros <tt>{$file}</tt>.

pt-br	Atualização não suportada. Veja docs/UPGRADE-UNSUPPORTED para detalhes.

pt-br	Idioma

pt-br	Traduções marcadas podem estar incompletas.

pt-br	Configurações de idioma (Localização)

pt-br	Configurações OAI

pt-br	Um identificador único de registros de metadados indexados através do protocolo de Coleta de Metadados do <a href="https://www.openarchives.org/" target="_blank">Open Archives Initiative</a>.

pt-br	Identificador para repositório OAI

pt-br	O diretório de documentos públicos não existe ou não possui permissão de escrita.

pt-br	Notas de lançamento

pt-br	Passos de pré-instalação

pt-br	<p>1. Os seguintes arquivos e diretórios (e seus conteúdos) devem ter permissão de escrita:</p> <ul> <li><tt>config.inc.php</tt> é gravável (opcional): {$writable_config}</li> <li><tt>público/</tt> é gravável: {$writable_public}</li> <li><tt>cache/</tt> é gravável: {$writable_cache}</li> <li><tt>cache/t_cache/</tt> é gravável: {$writable_templates_cache}</li> <li><tt>cache/t_compile/</tt> é gravável: {$writable_templates_compile}</li> <li><tt>cache/_db</tt> é gravável: {$writable_db_cache}</li> </ul> <p>2. Um diretório para armazenar os arquivos de submissão deve ser criado e com permissão de escrita (consulte "Configurações do arquivo" abaixo).</p>

pt-br	<p>Sua instalação do PHP não tem o módulo XSL habilitado. Ou habilite-o, ou configure o parâmetro xslt_command em seu arquivo config.inc.php.</p>

pt-br	Sinalizador

pt-br	Fornece um ID único ao site e a URL OAI exclusivamente para estatísticas do PKP e alertas de segurança.

pt-br	A versão do PHP do seu servidor não é compatível com este software. Consulte os requisitos de instalação em docs/README.